//CHAPTER 13. Images

/** Gets image data, including resolution at all points of use. Call
startGetImageResolution(pdf, min_required_resolution) to begin the process of
obtaining data on all image uses below min_required_resolution, returning the
total number. So, to return all image uses, specify a very high
min_required_resolution. Then, call the other functions giving a serial number
0..n - 1, to retrieve the data. Finally, call endGetImageResolution to clean
up. */
function startGetImageResolution(pdf, min_required_resolution)
function getImageResolutionPageNumber(n)
function getImageResolutionImageName(n)
function getImageResolutionXPixels(n)
function getImageResolutionYPixels(n)
function getImageResolutionXRes(n)
function getImageResolutionYRes(n)
function endGetImageResolution()
